ca88

ca88手机客户端(安卓/苹果)CA88会员登录入口

扫一扫,“购”惊喜

ca88手机客户端(安卓/苹果)CA88会员登录入口
下载中心2
当前地位:首页 > 下载中心 > 底层固件 > 六代图文节造器 > 底层软件升级法式 BX-6M/6MP系列
ca88手机客户端(安卓/苹果)CA88会员登录入口

底层软件升级法式 BX-6M/6MP系列

版本号:V20251023

支持智能扫描,支持SM16188B芯片模组;支持iLEDCloud云平台

底层软件升级法式 BX-6M/6MP系列

版本更新注明

V20200102

1、优化网络通讯模式。
2、兼容ZB的Flash。
3、调整web模式是否发送心跳包,具体为当设置的心跳距离为0xffff时,不发送心跳包。 
4、建复没装置纽扣电池,设置oe极性无效的问题。
5、解决了行管质量差的板子虚亮的问题。
6、优化了屏幕较长时错列的问题。

 

V20190522

优化网络,加强网络通讯壮实性

 

V20190424

解决网口长功夫工作后通讯不不变的问题

 

V20190402

1、解决软件关机再开机后不能显示正本静止的节主张问题
2、解决设置管脚为电平触发,组合逻辑,当io选中的节目不存在,会一向在无效节目和第一个有效节目之间切换,造成闪动问题,同时批改管脚为电平触发,单一逻辑时,没有选中任何io,自动播放其他有效节主张问题
3、解决自动调亮模式并且传感器检测到的值为0时会使显示最亮的问题 
4、解决统一个节目创建2个闪动区域闪动异常的问题

Copyright (C) 2008 Shanghai ONBON Technology Co.,Inc Web all rights reserved

沪ICP备08109710号 沪公网安备 31010402000803号

【网站地图】