ca88

ca88手机客户端(安卓/苹果)CA88会员登录入口

扫一扫,“购”惊喜

ca88手机客户端(安卓/苹果)CA88会员登录入口
下载中心2
当前地位:首页 > 下载中心 > 底层固件 > 六代图文节造器 > 底层软件升级法式 BX-6S系列
ca88手机客户端(安卓/苹果)CA88会员登录入口

底层软件升级法式 BX-6S系列

版本号:V20200529

环境监测节造器。支持智能扫描,支持SM16188B芯片模组

底层软件升级法式 BX-6S系列

版本更新注明

1、农历内容为居中显示
2、把spi通讯从QSPI改为SPI方式
3、解决同时下发功夫区和表盘区,LED屏幕显示异常问题

Copyright (C) 2008 Shanghai ONBON Technology Co.,Inc Web all rights reserved

沪ICP备08109710号 沪公网安备 31010402000803号

【网站地图】