ca88

ca88手机客户端(安卓/苹果)CA88会员登录入口

扫一扫 ,“购”惊喜

ca88手机客户端(安卓/苹果)CA88会员登录入口
新闻资讯
当前地位:首页 > 新闻资讯 > 沉大新闻 > 新闻详情

ca88昆山产业基地二期工程竣工验收

功夫:2020-07-25 阅读:6309

       无惧疫情考验 ,无惧暴雨高温 ,ca88昆山产业基地二期工程于7月25日顺利实现竣工验收!并积极参评昆山市2020年杜着质构筑工程。

 

640?wx_fmt=jpeg

昆山产业基地鸟瞰图

 

       昆山产业基地二期工程 ,蕴含3#、4#、8#、9#四幢厂房 ,构筑面积22763㎡。项目于2019年5月底破土动工 ,同年11月5日封顶。

 

ca88手机客户端(安卓/苹果)CA88会员登录入口

二期工程3#、4#厂房

 

ca88手机客户端(安卓/苹果)CA88会员登录入口

二期工程8#、9#厂房

 

       二期工程竣工后 ,朝着打造行业当先的LED节造器&视频处置器产业基地的指标 ,公司将持续加快出产系统自动智能化布局 ,建设尺度化出产流水线。在已有全自动SMT产线的基础上 ,引进智能三防涂覆机等设备 ,持续扩大出产规模 ,加强产品品质。打算于9月份实现新厂房内部装建和新产线调试投产工作 ,为加快铸造全系列工业级LED节造器 ,加快提升ca88产品综合竞争力打下坚实基。

Copyright (C) 2008 Shanghai ONBON Technology Co.,Inc Web all rights reserved

沪ICP备08109710号 沪公网安备 31010402000803号

【网站地图】