ca88

ca88手机客户端(安卓/苹果)CA88会员登录入口

扫一扫,“购”惊喜

ca88手机客户端(安卓/苹果)CA88会员登录入口
新闻资讯
当前地位:首页 > 新闻资讯 > 沉大新闻 > 新闻详情

ca88昆山光电产业园正式动工

功夫:2012-11-28 阅读:4631

  ca88昆山光电产业园位于昆山开发区国度级光电产业示范基地,被列入昆山市2012年沉大项目!产业园占地50亩(33333㎡),项目总投资2亿元,规划设计总构筑面积47128㎡。重要从事LED节造系统、LED智能照明产品及有关器件的研发出产。

ca88手机客户端(安卓/苹果)CA88会员登录入口

ca88手机客户端(安卓/苹果)CA88会员登录入口

  ca88昆山光电产业园一期工程(1#办公楼、2#厂房、5#厂房、10#厂房,构筑面积22800㎡)已于2012年11月26日正式开工,预计2013年8月底正式投产。

  在此对昆山开发区有关部门和各级辅导的大力支持和关切领导深表感激!

Copyright (C) 2008 Shanghai ONBON Technology Co.,Inc Web all rights reserved

沪ICP备08109710号 沪公网安备 31010402000803号

【网站地图】