ca88

ca88手机客户端(安卓/苹果)CA88会员登录入口

扫一扫,“购”惊喜

ca88手机客户端(安卓/苹果)CA88会员登录入口
下载中心2
当前地位:首页 > 下载中心 > 底层固件 > 五代双基色节造器 > 底层软件升级法式 X-U系列
ca88手机客户端(安卓/苹果)CA88会员登录入口

底层软件升级法式 X-U系列

版本号:V20230610

底层软件升级法式 X-U系列

版本更新注明

V20191120

解决16188模组下,温度传感器0度以下显示谬误的问题

Copyright (C) 2008 Shanghai ONBON Technology Co.,Inc Web all rights reserved

沪ICP备08109710号 沪公网安备 31010402000803号

【网站地图】