ca88

ca88手机客户端(安卓/苹果)CA88会员登录入口

扫一扫,“购”惊喜

ca88手机客户端(安卓/苹果)CA88会员登录入口
当前地位:首页 > 产品中心 > 图文节造器 > BX-6K/6M-YY > BX-6M2-YY(网+RS232+RS485)/+wifi
ca88手机客户端(安卓/苹果)CA88会员登录入口
ca88手机客户端(安卓/苹果)CA88会员登录入口
ca88手机客户端(安卓/苹果)CA88会员登录入口
ca88手机客户端(安卓/苹果)CA88会员登录入口
ca88手机客户端(安卓/苹果)CA88会员登录入口
ca88手机客户端(安卓/苹果)CA88会员登录入口

BX-6M2-YY(网+RS232+RS485)/+wifi

在6M节造器基础上,新增中英文语音播报职能 。面向各类LED显示屏+语音播报的利用领域,矫捷地满足用户的二次开发需要 。新增板载无线wifi,矫捷满足手机APP操控需要 。

BX-6M2-YY 隔离网络无效数据,适应忙乱复杂网络,通讯更不变 ;

支持三基色 ¦ 智能描点 ¦ 语音播报 ¦ 环境监测 ¦ 十自炝/T型屏 ¦ 节目播放监看 ;

板载100M网口+RS232+RS485+USB+WiFi+扬声器接口 ;选配无线wifi,支持手机APP ;

板载各类传感器接口,板载继电器开关,板载节目选择接口 ;

U盘超强识读,U盘耽搁线≤15m不变传输 ;

涂敷UV三防胶,国标双85防护等级,防尘、防潮、防静电、防盐雾 ;

-40℃~80℃环境温度,3.5V-5.5V宽电压,7*24幼时不休电,≤0.3%故障率 。

订单热线:

0512-36912677/88/99

 

2020版六代产品倾心打造“多场景 ? 全职能”大工程LED显示屏项目专用节造器

切合《T COEMA 102S-2018 异步无灰度LED 显示屏节造器(卡)通用技术要求》

 

1. 职能壮大

⑴ 支持三基色 。支持智能描点,便捷适配各类特殊模组和全彩模组 ;

⑵ 全系列支持中英文语音播报职能,满足项目语音需要 ;

⑶ 全系列支持wifi无线通讯,满足手机APP操控需要 ;

⑷ 全系列支持4G无线通讯,满足云平台信息颁布和终端设备治理需要 ;

⑸ 全系列支持环境监测职能 ;

⑹ 全系列支持十自炝、T型屏职能 ;

⑺ 6K系列内置多组中英文字库,支持全球近20个语种字库 ;

⑻ 6E系列支持超长、超高、超大带载:长度≤8192点,高度≤1024点,最大像素数4096K ;

⑼ 6K系列和6E系列支持多组动态区域和实时信息更新 ;

⑽ 全系列画面移动快率肆意调节,画面移动超等滑润 。6E系列极限带载下画面移动快率超过240点/秒 ;

⑾ 6X系列支持MODBUS工业总线,大大加强了LED显示屏在工业设备配套和工业现场利用的能力 ;

⑿ 全系列产品支持在系统配置和批改IP,支持IP群组设置,自动检测MAC矛盾和IP矛盾 ;

⒀ 全系列产品不分型号,实现U盘节目通配上传 ;

⒁ 全系列支持蒙古文、希伯来文、阿拉伯文等肆意排版规定,轻松实现横屏竖排 。

 

2. 接口丰硕,工艺优越

⑴ 板载亮度/温度/温湿度传感器接口、红表?赝方涌凇S485环境传感器接口 ;(BX-6MT/6A系列之表)

⑵ 板载继电器开关 ;(BX-6MT/6A系列之表)

⑶ 板载2/4位节目选择接口(6E系列4位,其它2位) ;(BX-6MT/6A系列之表)

⑷ 板载全通讯接口

    6K/6M/6E系列标配网口+RS232+RS485+USB接口 。-YY系列和部门6K/6M系列板载无线wifi,支持选配 ;

⑸ 全系列涂敷UV三防胶,国标双85防护等级,防尘、防潮、防静电、防盐雾 ;

⑹ 全系列选取塑壳托架包装,阻燃、环保、防静电、耐高温,直接上屏 ;

 

3. 机能不变

⑴ -40℃~80℃环境温度 ;

⑵ 3.5V-5.5V宽电压 ;

⑶ 7*24幼时不休电,≤0.3%故障率 ;

⑷ IP群组设置,MAC矛盾检测 ;

⑸ U盘超强识读,U盘耽搁线≤15m不变传输 ;

⑹ 单核架构,双核机能 。相较五代产品,大幅提升刷新率和各项机能 ;

⑺ 配套SM16188模组时强烈推荐六代系列产品,机能更佳 。


4. 信息安全

⑴ 支持节目播放监看 ;

⑵ 支持iLEDCloud/iLEDSys信息颁布云平台(国度等保三级认证),具备严格的节目审核管控系统 ;

 

5. 定造开发

⑴ 提供支持WINDOWS/LINUX/ANDROID/iOS等重要操作系统的二次开发包,蕴含各类动态库、通讯和谈、测试例程等 ;

⑵ 支持JAVA/C/C++/C#/Delphi等主流编程说话,支持用户在各类平台进行二次开发 。

 

6. 六代产品满足各类利用场景

    公交车、出租车、警用车等各类车载LED显示系统

    高铁站、地铁站、机场、汽车站等各类交通诱导LED显示系统

    限快标志牌、可变谍报板、龙门架等高快公路LED显示系统

    路路谍报板、违章车辆警示牌、交通路口批示灯等LED显示系统

    医院、当局等办公大厅LED显示系统

    银杏注邮政、移动等LED显示系统

    体育彩票、福利彩票、街路店铺等各类交易网点LED显示系统

    社区媒体、停车场、加油站等公共服务场所LED显示系统

    扬尘在线、形象信息等环境监测LED显示系统

    各类出产线治理、指挥调度中心LED显示系统

    自动售票机、智能电控柜、通路匝机等各类设备配套LED显示系统

    ......

 

六代产品以主题科技继承了大型LED集群显示系统和定造开发项目上的优势职位!

六代产品一连了ca88“激情 创新 界说美满显示”的产品理想!

技术参数
产品状态 新版2020年10月投放市场,批量现货供给
节造点数

单色128K/双色96K/三基色64K点
显示模式 单色 3200*32 2048*64
存储容量 4MByte
节目数量 支持128个节目 。特殊需要可定造扩大
区域数量 支持24个区域 。特殊需要可定造扩大
区域类型 气象区、图文区、字幕区、动画区、农历区、功夫区、仿照表盘区、正负计时区、传感器区、炫酷字区
边框显示 节眼花彩边框、区域炫彩边框
时钟显示 农历、仿照表盘、中英文时钟、正负计时 (均支持多组显示)
软件职能 分组集群治理/多节目编纂/多区域显示/节目自适应/多种说话版本

 

显示成效
移动滑润性 文字左移不错列,降低移动快率画面不抖动,长屏左移亮度不损失 ;
画面不变性 支持画面移动快率肆意调节 ; 刷新率高,画面不变 ; 通讯无黑屏 ;
最佳视效带载宽度 ≤1536点

 

模组兼容性
适配模组 各类规格的单色、双基色、三基色LED显示模组
列驱动IC

支持74HC595、通例恒流芯片、双锁存芯片等各类主流LED驱动芯片 ;不支持PWM芯片
行译码IC 支持74HC138行译码和无译码模组,暂不支吃熹它行译码芯片,后期陆续增长支持各类行译码芯片
扫描类型 支持智能描点,支持静态至1/32扫描之间的肆意扫描类型
模组空点 支持肆意空点

 

板载接口
显示接口 2 组 T75+2组 T08+4 组 T12
通讯接口 板载100M网口+RS232+RS485+USB+WiFi接口 ;RS232通讯距离≤200m
传感器接口

板载标配亮度/温度/温湿度传感器接口、RS485环境传感器接口、红表?赝方涌
节目选择接口 标配2位节目选择接口,支持表部信号节造4个节目切换播放 ;可通过IO管脚配置满足更多节目切换需要
远程开关接口 板载继电器开关,支持远程开关屏幕电源
扬声器接口 板载扬声器接口,直接驱动带载≤5W喇叭

 

沉要职能
通讯职能

支持局域网和互联网通讯,支持RS232和RS485串行通讯 ; 支持U盘下载,U盘耽搁线≤7.5m不变传输

选配无线wifi,支持手机APP,满足无线局域网络利用
网络自检 IP在线配置和群组设置,MAC矛盾和IP矛盾自动检测
网络加强 隔离网络无效数据,适应忙乱复杂网络(含较多摄像头),通讯更不变
节目群发职能 支持分歧屏幕的节目自适应颁布
节目播放节造

支持节目挨次播放、节目按时播放

标配2位节目选择接口,支持表部信号节造4个节目切换播放
节目播放监看 支持节目播放同步监看职能
继电器开关 板载继电器开关,支持软件号令开关和按时自动开关屏幕
亮度调整职能 16级亮度调整,支持三种亮度调整模式:手动调亮、分时段自动调亮和环境自适应调亮
?仄髦澳 支持节目选择、画面锁定、亮度调整、屏幕开关机、屏幕测试
通例传感器 支持温度、温湿度传感器的便捷接入和显示 ;支持亮度传感器的便捷接入
Modbus环境传感器

支持风快、风向、空气质量、噪声、大气压力、光照、负氧离子等各类环境传感器

支持氧气、二氧化碳、二氧化硫等各类气体传感器,支持雷达测快、水位、雨量、泥土等各类传感器
气象预报职能 支持国内国表气象预报,国表超过21000个城市,国内支持到所有县区
信息动态刷新 不支持
语音播报职能 支持中英文语音播报 ?赏讲ケㄏ允灸谌,也可独立播报其它内容 。板载扬声器接口,直接驱动带载≤5W喇叭
屏参快配职能 支吃炝幕配置参数的保留与回读
肆意排版职能 全能编纂器便捷支持蒙古文、希伯来文、阿拉伯文等肆意排版规定,轻松实现横屏竖排
二次开发

提供支持WINDOWS/LINUX/ANDROID/iOS 等重要操作系统的二次开发包,蕴含各类动态库、通讯和谈、测试例程等

支持JAVA/C/C++/C#/Delphi等主流编程说话,支持用户在各类平台进行二次开发,最大水平满足用户的个性化定造
云利用和信息安全

提供配套的专业级云平台颁布软件和手机App,通过国度信息安全等级 ;と度现

具备用户实名认证、多级角色权限治理、节目编纂/审核/颁布、显示屏自适应节目颁布等职能

具备远程LED显示屏治理职能、显示屏状态监测职能,具备节目颁布报表天生、屏幕信息在线监控、应急多级审核机造的信息安全保险职能

 

系统升级和守护
平台升级守护 iLEDCloud云平台和iLEDSys平台支持在线升级 ;
固件升级职能 支持底层软件在线升级,极风雅便了系统开发、守护和职能升级,

为客户有效节约成本,降低项目风险 ;

 

电气参数
工作电压

5V(3.5V~5.5V宽工作电压)

切合《T COEMA 102S-2018 异步无灰度LED 显示屏节造器(卡)通用技术要求》,C级达标
额定功率 ≤2W

 

环境适应性
环境温度

环境温度-40℃~80℃不变工作

切合《T COEMA 102S-2018 异步无灰度LED 显示屏节造器(卡)通用技术要求》,C级达标
防盐雾等级

满足海边500米使用环境要求

切合《T COEMA 102S-2018 异步无灰度LED 显示屏节造器(卡)通用技术要求》,C级达标

 

电磁兼容性
无线电骚扰

对节造器的电源端子、网口和串口进行无线电骚扰检测

切合《GB/T 9254.1-2021 信息技术设备、多媒体设备和接管机电磁兼容第一部门发射要求》界说的骚扰限值
静电放电抗扰度

对节造器的网口、串口、USB口、传感器接口、I/O节造接口进行浪涌冲击检测
通过《GB/T 17626.2-2018 电磁兼容 试验和丈量技术 静电放电抗扰度试验》试验等级4级,接触放电8KV的测试
浪涌冲击抗扰度

对节造器的电源端子和网口进行浪涌冲击检测

通过《GB/T 17626.5-2019 电磁兼容试验和丈量技术浪涌(冲击)抗扰度试验》试验等级4级,测试电压4KV的测试

 

品质保险
品质尺度

7*24幼时不休电,故障率≤0.3%
结构防护 精造塑壳托架,满足绝缘、防腐、防静电、耐凹凸温、阻燃、环保等要求,直接上屏装置 ;
表表防护 所有元器件表表涂覆UV三防胶,国标双85防护等级,防尘、防潮、防静电、防盐雾 。

 

终端治理和自动节造
网络通讯 支持局域网和互联网
治理设备 PC、Android、ios等智能终端设备
远程节造 系统参数配置、节目发送更新、节目播放节造、亮度自动调整、按时开关显示屏
节目群发 支持分歧屏幕的节目自适应颁布
治理软件

LedshowTW图文编纂软件(PC软件)

Ledshow手机APP(Android版、ios版)

支持云治理:iLEDCloud信息颁布云平台、 iLEDSys信息颁布平台(企业版/独立布署)
文件名称 技术注明 下载次数 下载 网盘下载
LedSuite APP 单一使用教程

版本号:20231116

13525
多屏幕模式教程

版本号:20231205

6095
单屏模式和多屏模式屏幕设置教程

版本号:20231205

10714
Ledshow suite 异步软件 最新版

版本号:V26.02.05.00

支持字库卡5代/6代、单双色5代/6代、多媒体播放器Y系劣注多媒体播放器C系劣凝视频处置器、发送卡、接管卡(5xx法式)
 81037
底层软件升级法式 BX-6M-YY系列

版本号:V20250825

支持智能扫描,支持SM16188B芯片模组 ;支持iLEDCloud云平台
 12710
Ledshow suite K系列 用户手册

版本号:20220907

5453
Ledshow TW 2017软件 用户手册

版本号:20210918

31889
BX-6M-YY系列 规格书

版本号:20231113

4689
BX六代三基色产品线-2023版

版本号:20240226

2023版BX六代三基色产品彩页
 3237

Copyright (C) 2008 Shanghai ONBON Technology Co.,Inc Web all rights reserved

沪ICP备08109710号 沪公网安备 31010402000803号

【网站地图】