ca88

ca88手机客户端(安卓/苹果)CA88会员登录入口

扫一扫,“购”惊喜

ca88手机客户端(安卓/苹果)CA88会员登录入口
当前地位:首页 > 产品中心 > 环境传感器 > 通例传感器 > 温度传感器
ca88手机客户端(安卓/苹果)CA88会员登录入口
ca88手机客户端(安卓/苹果)CA88会员登录入口

温度传感器

与BX五代/六代系列产品、BX播放器系列产品和BX-VMF多职能卡配套使用。即插即用。

丈量领域:-55℃~+125℃

丈量精度:±0.5℃

响应快率:1s

工作电压:3.3V (3.0V~3.6V)

标配线长:1.0m,可耽搁至10m

建议采购ca88提供的专用温度传感器。不建议客户自行选购,以免型号出现误差。

订单热线:

0512-36912677/88/99

Copyright (C) 2008 Shanghai ONBON Technology Co.,Inc Web all rights reserved

沪ICP备08109710号 沪公网安备 31010402000803号

【网站地图】