ca88

ca88手机客户端(安卓/苹果)CA88会员登录入口

扫一扫,“购”惊喜

ca88手机客户端(安卓/苹果)CA88会员登录入口
当前地位:首页 > 产品中心 > 行业定造产品 > 交通讯号屏节造器 > BX-JT3 交通讯号屏节造器
ca88手机客户端(安卓/苹果)CA88会员登录入口
ca88手机客户端(安卓/苹果)CA88会员登录入口
ca88手机客户端(安卓/苹果)CA88会员登录入口
ca88手机客户端(安卓/苹果)CA88会员登录入口
ca88手机客户端(安卓/苹果)CA88会员登录入口
ca88手机客户端(安卓/苹果)CA88会员登录入口
ca88手机客户端(安卓/苹果)CA88会员登录入口
ca88手机客户端(安卓/苹果)CA88会员登录入口
ca88手机客户端(安卓/苹果)CA88会员登录入口
ca88手机客户端(安卓/苹果)CA88会员登录入口

BX-JT3 交通讯号屏节造器

专业配套LED交通讯号屏,满足倒计时和综合信息显示。遵从GA/T508-2014《路路交通讯号倒计时显示器》国度尺度,智能全自动追随交通讯号灯状态,无缝对接各类品牌交通讯号机,免二次开发。

隔离网络无效数据,适应忙乱复杂网络,通讯更不变

板载标配100M网口+RS485+RS232+USB通讯接口,选配4Gm,选配YYm

板载4组T12和4组T75显示接口,支持横屏竖接(Z型连线)职能,矫捷扩大带载高度

支持9路220V交通灯信号接入,支持直行+左转+右转3组信号灯,合用于各类复杂交通路口

涂敷UV三防胶,国标双85防护等级,防尘、防潮、防静电、防盐雾

-40℃~80℃环境温度,3.5V-5.5V宽电压,7*24幼时不休电,≤0.3%故障率

订单热线:

0512-36912677/88/99

 

BX-JT产品专业配套LED交通讯号屏,满足倒计时和综合信息显示
遵从GA/T508-2014《路路交通讯号倒计时显示器》国度尺度
切合《T COEMA 102S-2018 异步无灰度LED 显示屏节造器(卡)通用技术要求》

 

1.  专业性强
⑴  智能全自动追随交通讯号灯状态,无缝对接各类品牌交通讯号机,免二次开发;
⑵  JT1支持3路220V交通灯信号接入,支持1组直行信号灯,多用于人行路口;
     JT3支持9路220V交通灯信号接入,支持直行+左转+右转3组信号灯,合用于各类复杂交通路口;
⑶  支持两种系统接入模式:
     A. 通过信号灯专用接口直衔接入220V交通灯信号,自动追随交通讯号灯变动,切换相应的LED信息显示。即接即用,免去与各类交通讯号机通讯和谈的适配开发。
     B. 通过100M网口或RS485接口与交通讯号机衔接,适配通讯和谈,接管信号机指令切换相应的LED信息显示。
⑷  支持智能描点,便捷适配各类特殊模组和全彩模组。支持横屏竖接(Z型连线)职能,矫捷扩大带载高度。

 

2.  接口丰硕,工艺优越
⑴ 板载全通讯接口:100M网口+RS232+RS485+USB接口;
⑵ 选配BX-4Gm ?,支持4G无线通讯+中文语音播报;
⑶ 选配BX-YYm ?,支持中英文语音播报职能,满足项目语音需要;
⑷ 板载亮度传感器接口,支持自动调亮和分时调亮;
⑸ 全系列涂敷UV三防胶,国标双85防护等级,防尘、防潮、防静电、防盐雾;
⑹ 全系列选取塑壳托架包装,阻燃、环保、防静电、耐高温,直接上屏;


3.  多沉工业级品控保险,机能不变
⑴ -40℃~80℃环境温度;
⑵ 3.5V-5.5V宽电压;
⑶ 7*24幼时不休电,≤0.3%故障率;
⑷ IP群组设置,MAC矛盾检测;
⑸ U盘超强识读,U盘耽搁线≤15m不变传输;
⑹ 隔离网络无效数据,适应忙乱复杂网络,通讯更不变。

 

技术参数
产品状态 新版2022年4月投放市场,批量现货供给
节造点数

单色128K/双色96K/三基色64K点,宽度≤2048; 单双色屏高度≤384点,全彩屏高度≤768点
存储容量 4MByte
节目数量 支持128个节目。特殊需要可定造扩大
区域数量 支持24个区域。特殊需要可定造扩大
区域类型 气象区、图文区、字幕区、动画区、农历区、功夫区、仿照表盘区、正负计时区、传感器区、炫酷字区
边框显示 节眼花彩边框、区域炫彩边框
时钟显示 农历、仿照表盘、中英文时钟、正负计时 (均支持多组显示)
软件职能 分组集群治理/多节目编纂/多区域显示/节目自适应/多种说话版本

 

模组兼容性
适配模组 各类规格的单色、双基色、三基色LED显示模组
列驱动IC

支持74HC595、通例恒流芯片、双锁存芯片等各类主流LED驱动芯片;不支持PWM芯片
行译码IC 支持74HC138行译码和无译码模组,暂不支吃熹它行译码芯片,后期陆续增长支持各类行译码芯片
扫描类型 支持智能描点,支持静态至1/32扫描之间的肆意扫描类型
模组空点 支持肆意空点

 

板载接口
显示接口 4组T12+4组T75,支持横屏竖接(Z型连线)职能,矫捷扩大带载高度
通讯接口 板载100M网口+RS232+RS485+USB接口;
传感器接口

板载亮度传感器接口、RS485环境传感器接口、红表 ?赝方涌
信号灯专用接口 支持9路220V交通灯信号接入,支持直行+左转+右转3组信号灯,合用于各类复杂交通路口

 

沉要职能
通讯职能

支持局域网和互联网通讯,支持RS485串行通讯; 支持U盘下载,U盘耽搁线≤7.5m不变传输

选配4Gm ?,支持4G无线通讯
网络自检 IP在线配置和群组设置,MAC矛盾和IP矛盾自动检测
网络加强 隔离网络无效数据,适应忙乱复杂网络(含较多摄像头),通讯更不变
节目群发职能 支持分歧屏幕的节目自适应颁布
节目切换节造

两种节目切换节造模式

 直接接入220V交通灯信号,智能全自动追随交通讯号灯状态,切换相应的LED信息显示

 通过RS485接口或100M网口与交通讯号机衔接,接管信号机指令切换相应的LED信息显示
亮度调整职能 16级亮度调整,支持三种亮度调整模式:手动调亮、分时段自动调亮和环境自适应调亮
亮度传感器 支持亮度传感器的便捷接入
气象预报职能 支持国内国表气象预报,国表超过21000个城市,国内支持到所有县区
语音播报职能 选配YYm ?,支持中英文语音播报 ?赏讲ケㄏ允灸谌,也可独立播报其它内容
屏参快配职能 支吃炝幕配置参数的保留与回读
肆意排版职能 全能编纂器便捷支持蒙古文、希伯来文、阿拉伯文等肆意排版规定,轻松实现横屏竖排
二次开发

提供支持WINDOWS/LINUX/ANDROID/iOS 等重要操作系统的二次开发包,蕴含各类动态库、通讯和谈、测试例程等

支持JAVA/C/C++/C#/Delphi等主流编程说话,支持用户在各类平台进行二次开发,最大水平满足用户的个性化定造

 

系统升级和守护
平台升级守护 iLEDCloud云平台和iLEDSys平台支持在线升级;
固件升级职能 支持底层软件在线升级,极风雅便了系统开发、守护和职能升级,

为客户有效节约成本,降低项目风险;

 

电气参数
工作电压

5V(3.5V~5.5V宽工作电压)

切合《T COEMA 102S-2018 异步无灰度LED 显示屏节造器(卡)通用技术要求》,C级达标
额定功率 ≤2W

 

环境适应性
环境温度

环境温度-40℃~80℃不变工作

切合《T COEMA 102S-2018 异步无灰度LED 显示屏节造器(卡)通用技术要求》,C级达标
防盐雾等级

满足海边500米使用环境要求

切合《T COEMA 102S-2018 异步无灰度LED 显示屏节造器(卡)通用技术要求》,C级达标

 

电磁兼容性
无线电骚扰

对节造器的电源端子、网口和串口进行无线电骚扰检测

切合《GB/T 9254.1-2021 信息技术设备、多媒体设备和接管机电磁兼容第一部门发射要求》界说的骚扰限值
静电放电抗扰度

对节造器的网口、串口、USB口、传感器接口、I/O节造接口进行浪涌冲击检测
通过《GB/T 17626.2-2018 电磁兼容 试验和丈量技术 静电放电抗扰度试验》试验等级4级,接触放电8KV的测试
浪涌冲击抗扰度

对节造器的电源端子和网口进行浪涌冲击检测

通过《GB/T 17626.5-2019 电磁兼容试验和丈量技术浪涌(冲击)抗扰度试验》试验等级4级,测试电压4KV的测试

 

品质保险
品质尺度

7*24幼时不休电,故障率≤0.3%
结构防护 精造塑壳托架,满足绝缘、防腐、防静电、耐凹凸温、阻燃、环保等要求,直接上屏装置;
表表防护 所有元器件表表涂覆UV三防胶,国标双85防护等级,防尘、防潮、防静电、防盐雾。

 

终端治理和自动节造
网络通讯 支持局域网和互联网
治理设备 PC、Android、ios等智能终端设备
远程节造 系统参数配置、节目发送更新、节目播放节造、亮度自动调整、按时开关显示屏
节目群发 支持分歧屏幕的节目自适应颁布
治理软件

LedshowTW图文编纂软件(PC软件)

支持云治理:iLEDCloud信息颁布云平台、 iLEDSys信息颁布平台(企业版/独立布署)
文件名称 技术注明 下载次数 下载 网盘下载
LedSuite APP 单一使用教程

版本号:20231116

13523
多屏幕模式教程

版本号:20231205

6093
单屏模式和多屏模式屏幕设置教程

版本号:20231205

10713
底层软件升级法式 BX-JT系列

版本号:V20250926

2359
BX-JT 系列规格书

版本号:20250221

3471

Copyright (C) 2008 Shanghai ONBON Technology Co.,Inc Web all rights reserved

沪ICP备08109710号 沪公网安备 31010402000803号

【网站地图】