ca88

ca88手机客户端(安卓/苹果)CA88会员登录入口

扫一扫 ,“购”惊喜

ca88手机客户端(安卓/苹果)CA88会员登录入口
当前地位:首页 > 产品中心 > 行业定造产品 > 出租车载屏节造器 > BX-VS01后窗通明屏节造器
ca88手机客户端(安卓/苹果)CA88会员登录入口
ca88手机客户端(安卓/苹果)CA88会员登录入口
ca88手机客户端(安卓/苹果)CA88会员登录入口
ca88手机客户端(安卓/苹果)CA88会员登录入口

BX-VS01后窗通明屏节造器

专业配套出租车LED后窗通明屏。板载HDMI输入接口 ,可与各类安卓播放盒便捷配套 ,也可与各类电脑、机顶河注智慧网关等便捷配套 ,无缝对接客户平台。

一屏一卡 ,幼型化设计 ,等同于将发送卡和接管卡高度集成;

总像素≤128K点:512*256 ,宽度≤1024 ,支持16-20组RGB数据信号;

板载2个60pin高密度衔接器(母座) ,宽度仅32mm ,合用于通明屏特殊结构要求;

涂敷UV三防胶 ,国标双85防护等级 ,防尘、防潮、防静电、防盐雾;

-40℃~80℃环境温度 ,3.5V-5.5V宽电压 ,7*24幼时不休电 ,≤0.3%故障率。

订单热线:

0512-36912677/88/99

 

专业为出租车传媒屏深度定造多款超等产品 ,提供成套解决规划
切合《T/COEMA 103S-2019 异步LED显示屏播放器通用技术要求》

Ⅰ.  出租车顶灯屏节造器BX-TAXI
      板载5组T75显示接口 ,其中4组衔接背面LED显示屏 ,1组衔接正面顶灯模组;
      板载丰硕的职能接口 ,可接入出租车各类状态信号和电调信号 ,也可接入摄像头 ,拥有一键报警等职能。
Ⅱ.  后窗通明屏节造器 BX-Y001+BX-4G01 ,BX-Z001
      幼型化设计 ,超高集成度 ,宽度仅32mm ,合用于通明屏特殊结构要求;
      板载2个60pin高密度衔接器(母座) ,蕴含丰硕的数据显示接口、通讯接口和各类表设扩大接口。
Ⅲ.  后窗车贴屏节造器 BX-Z01
      幼型超薄 ?榛杓 ,超高集成度 ,选取邮票孔贴装在显示模组背面 ,合用于超薄显示屏的工艺要求。
Ⅳ.  后窗通明屏节造器 BX-VS01
      板载HDMI输入接口 ,与安卓播放盒配套。
      幼型化设计 ,超高集成度 ,宽度仅32mm ,合用于通明屏特殊结构要求;
      板载2个60pin高密度衔接器(母座) ,宽度仅32mm ,合用于通明屏特殊结构要求;

前3款产品均属于异步节造器规划 ,与iLEDCloud /iLEDSys云平台配套 ,可能很好地满足大集群出租车传媒屏的设备运维、信息颁布、信息安全和告白监播职能。
第4款产品属于同步节造器规划 ,板载HDMI输入接口 ,可各类安卓播放盒便捷配套 ,无缝对接客户平台。

 

多沉工业级品控保险 ,机能不变
⑴ -40℃~80℃环境温度;
⑵ 3.5V-5.5V宽电压;
⑶ 7*24幼时不休电 ,≤0.3%故障率;
⑷ 涂敷UV三防胶 ,国标双85防护等级 ,防尘、防潮、防静电、防盐雾;

BX产品以主题科技继承了大型LED集群显示系统和定造开发项目上的优势职位!
BX产品一连了ca88“激情 创新 界说美满显示”的产品理想!

技术指标
产品状态 2022年2月批量下线
节造点数 总像素≤128K:512*256 ,宽度≤512 ,支持16-20组RGB数据信号
灰度等级 ≤65536级

 

视频源输入
视频输入接口 HDMI
输入分辨率 支持肆意输入分辨率
视频源帧率 尺度60Hz ,可自动适应帧率

 

模组兼容性
适配模组 各类规格单双色和全彩LED显示模组
列驱动IC 支持74HC595、通例恒流芯片、双锁存芯片等主流LED驱动芯片 ,不支持PWM芯片
行译码IC  支持行译码和无译码模组 ,支持各类行译码芯片
扫描类型 支持智能描点 ,支持静态至1/64扫描之间的肆意扫描类型
模组空点 支持肆意空点 ,适配各类规格模组
RGB信号 支持RGB信号线序矫捷界说

 

扩大接口
显示数据信号 支持16-20组RGB数据信号(来自60pin高密度衔接器)
参数配置接口 支持配置串口扩大(来自60pin高密度衔接器)

 

系统升级和守护
固件升级职能

支持FPGA固件在线升级 ,极风雅便了系统开发、守护和职能升级 ,

为客户有效节约成本 ,降低项目风险

 

电气参数
工作电压

5V(3.5V~5.5V宽工作电压)

切合《T COEMA 103S-2019 异步LED显示屏播放器通用技术要求》 ,C级达标
最大功率 ≤10W

 

环境适应性
环境温度

环境温度-40℃~80℃不变工作

切合《T COEMA 103S-2019 异步LED显示屏播放器通用技术要求》 ,C级达标
防盐雾等级

满足海边500米使用环境要求

切合《T COEMA 103S-2019 异步LED显示屏播放器通用技术要求》 ,C级达标

 

电磁兼容性
无线电骚扰

对节造器的电源端子、网口和串口进行无线电骚扰检测

切合《GB/T 9254.1-2021 信息技术设备、多媒体设备和接管机电磁兼容第一部门发射要求》界说的骚扰限值
静电放电抗扰度

对节造器的网口、串口、USB口、传感器接口、I/O节造接口进行浪涌冲击检测
通过《GB/T 17626.2-2018 电磁兼容 试验和丈量技术 静电放电抗扰度试验》试验等级4级 ,接触放电8KV的测试
浪涌冲击抗扰度

对节造器的电源端子和网口进行浪涌冲击检测

通过《GB/T 17626.5-2019 电磁兼容试验和丈量技术浪涌(冲击)抗扰度试验》试验等级4级 ,测试电压4KV的测试

 

品质保险
品质尺度

7*24幼时不休电 ,故障率≤0.3%
结构防护

精造塑壳托架 ,满足绝缘、防腐、防静电、耐凹凸温、阻燃、环保等要求
表表防护 所有元器件表表涂覆UV三防胶 ,国标双85防护等级 ,防尘、防潮、防静电、防盐雾

 

文件名称 技术注明 下载次数 下载 网盘下载
LedSuite APP 单一使用教程

版本号:20231116

13504
多屏幕模式教程

版本号:20231205

6072
单屏模式和多屏模式屏幕设置教程

版本号:20231205

10677

Copyright (C) 2008 Shanghai ONBON Technology Co.,Inc Web all rights reserved

沪ICP备08109710号 沪公网安备 31010402000803号

【网站地图】