ca88

ca88手机客户端(安卓/苹果)CA88会员登录入口

扫一扫,“购”惊喜

ca88手机客户端(安卓/苹果)CA88会员登录入口
当前地位:首页 > 产品中心 > 视频处置设备 > 单画面视频节造器 > OVP-K10 单画面 10千兆网口
ca88手机客户端(安卓/苹果)CA88会员登录入口
ca88手机客户端(安卓/苹果)CA88会员登录入口
ca88手机客户端(安卓/苹果)CA88会员登录入口
ca88手机客户端(安卓/苹果)CA88会员登录入口

OVP-K10 单画面 10千兆网口

OVP-K10设备集成10千兆网口大发送,支持4K点对点输出,支持LED显示屏的远程守护 。支持U盘播放职能 。

最大带载655万像素,宽度≤8000,高度≤3840;

输入接口:HDMI2.0*2、DVI*1、VGA*1、CV*1,支持2路4Kx2K@60Hz;

前置USB2.0接口,支持视频播放、图片播放、视频和图片混合播放三种模式;

标配2.0"液晶屏,支持多说话菜单界面(中文、英文、俄文、越南语);

标配RS232节造接口,可接入中控设备;

选配WiFi ?,方便App调试和操控;

1U尺度机箱,沉量≤3.6KG 。

订单热线:

0512-36912677/88/99

 

OVP-K职能个性
支持4K×2K@60Hz点对点输出;(支持尺度分辨率和部门自界说分辨率,宽度≤3840,高度≤2160)
标配RS232中控接口,选配WiFi ?, 标配音频输入输出接口;
支持多说话菜单界面(中文、英文、俄文、越南语);
支持租赁屏的智能调屏和工作计时 。
支持输入视频源按时切换;
支持设备输出信号的开启和关关;
支持自界说分辨率;
支持对输入视频源画面进行截取、部门显示;
支持输入自适应信号源分辨率;
支持输出自适应显示屏参数配置;
支持输入和输出信号热备份;
可预存8种用户模式供用户急剧挪用;
支持底层软件和FPGA固件在线升级,极风雅便了系统开发、守护和职能升级 。

-30℃~70℃ 环境温度下不变工作
抗8KV接触放电,超强抗浪涌冲击能力,更低故障

 

产品检测和资质认证
OVP产品通过国度自愿性产品认证试验,经过安全测试和电磁兼容性测试,获得CQC认证证书;
OVP产品通过欧盟强造性产品认证试验,经过安全测试和电磁兼容性测试,获得CE认证证书;
OVP产品通过了中国ROHS2.0《电器电子产品有害物质限度使用治理法子》和GB/T 26572-2011的6项划定检测;
OVP产品通过了欧盟ROHS《关于限度在电子电器设备中使用某些有害成分的指令》的10项划定检测 。

视频输入源
DVI×1  VESA尺度:1920x1080@60Hz向下兼容,支持3840x2160@30Hz
HDMI2.0×2 VESA尺度:3840x2160@60Hz向下兼容,HDMI 2.0
VGA×1 VESA尺度:UXGA@75Hz向下兼容
CV×1 支持PAL \ NTSC 复合视频
USB×1 USB2.0,支持高清1080p@30fps或720p@60fps内容U盘播放
前置U盘,支持视频播放、图片播放、视频和图片混合播放三种模式

 

视频输出端口
NET×10

10千兆网口输出,通过网线衔接LED显示屏,直衔接管卡;
最大带载655万像素,宽度≤8000,高度≤3840;

 

音频输入/输出端口
HDMI音频 HDMI视频输入端口内嵌
AUDIO_IN 3.5mm仿照音频输入接口
AUDIO_OUT 3.5mm仿照音频输出接口

 

节造接口
COM

USB节造接口
LAN 网络节造接口
WIFI(选配) 支持手机App调试和操控
RS232 中控接口

 

沉要职能
通讯职能 支持串口通讯,支持局域网通讯和IP地址配置,标配RS232中控接口,选配无线WiFi,支持手机App调试和操控,
实现OVP视频设备的有关参数设置和职能配置,实现对LED显示屏的参数设置
打算工作 支持输入视频源按时切换
租赁屏职能 支持租赁屏的智能调屏和工作计时
多说话界面 液晶菜单支持中文、英文、俄文、越南语共4种说话界面
开机LOGO 支持默认、自界说和无LOGO三种选项
智能配置 支持依照LED显示屏分辨率自动实现设备参数适配
画面截取职能

支持对输入视频源画面进行截取、部门显示
点对点职能 支持4K×2K@60Hz点对点输出,支持尺度分辨率和部门自界说分辨率  ?矶≤3840,高度≤2160
把稳:使用4K点对点输出职能时,请选择较高配置的显卡和电脑!
亮度调整 支持100级亮度调整
U盘播放 前置U盘,支持视频播放、图片播放、视频和图片混合播放三种模式
EDID设置 支持HDMI、DVI信号自界说输入分辨率
VGA校对 支持VGA调整和VGA ADC校对
CV校对 支持CV ADC校对
输出节造 支持设备输出信号的开启和关关
色温调节

预设天然、偏暖、偏冷三种显示成效,用户亦可自界说色温
用户模式 支持预存8个用户模式,支持便捷的场景切换
热备份职能

支持输入和输出画面热备份职能
工厂复位

支持设备复原出厂设置
按键锁 支持对设备面板设置按键锁定和按键解锁状态,预防误操作
工程锁 支持对设备设置工程锁

 

系统升级和守护
固件升级职能

支持底层软件和FPGA固件在线升级,极风雅便了系统开发、守护和职能升级,

为客户有效节约成本,降低项目风险

 

整机规范
输入电压 100-240V~50/60Hz
额定功率 ≤50W
操控方式 液晶菜单、面板按键、BxSetPro调试软件
液晶屏   2.0”彩色液晶屏,分辨率320×240
装箱配件

3Pin主机电源线1.5M*1, 六类软网线1.5M*1,USB-A-B线1.5M*1,  HDMI2.0软线1.5M*1,  HDMI-DVI转接头*1
机箱 金刚黑 铝面板 1U尺度工业机箱
尺寸 482.6mm×230mm×44mm
沉量 ≤3.6KG

 

环境适应性
工作温度

-30℃~70℃
环境湿度

15%~85%

 

电磁兼容性
无线电骚扰和抗扰度

对OVP设备的电源端口、HDMI接口、DVI接口、VGA接口、CV接口进行无线电骚扰检测 。

切合《GB/T 9254.1-2021 信息技术设备、多媒体设备和接管机 电磁兼容 第一部门 发射要求》界说的骚扰限值 。

骚扰检测切合欧盟《EN 55032:2015 多媒体设备的电磁兼容性》的划定要求 。

骚扰抗扰度检测切合《ICE/EN 61000 电磁兼容性》的划定要求 。
静电放电抗扰度

对OVP设备的USB口、HDMI接口、DVI接口、VGA接口、CV接口进行静电放电抗扰度检测 。

试验等级4级,接触放电8KV 。

切合《GB/T17626.2-2018电磁兼容试验和丈量技术静电放电抗扰度试验》的划定要求 。

切合《ICE/EN 61000-4-2》的划定要求 。
浪涌冲击抗扰度

对OVP设备的电源端口和网口进行浪涌冲击检测 。

试验等级4级,测试电压4KV 。

切合《GB/T 17626.5-2019电磁兼容试验和丈量技术浪涌(冲击)抗扰度试验》的划定要求 。

切合《ICE/EN 61000-4-5》的划定要求 。
文件名称 技术注明 下载次数 下载 网盘下载
BXsetPro通例调屏

版本号:20240312

9424
BXsetPro 智能扫描操作注明

版本号:20240320

6105
底层固件升级包 OVP-K10P

版本号:20251024

3087
底层固件升级包 OVP-K6P

版本号:20251024

2925
底层固件升级包 OVP-K10

版本号:20250807

2755
底层固件升级包 OVP-K16P

版本号:20251024

3265
OVP K系列 规格书

版本号:20241224

3108
OVP-K急剧指南-中英

版本号:20240620

1883
OVP-K 高清图片

版本号:20250702

1578
OVP视频节造器产品线 2024新品

版本号:20240710

2024新品OVP视频节造器彩页
 2538
2024产品选型表

版本号:20240408

4671

Copyright (C) 2008 Shanghai ONBON Technology Co.,Inc Web all rights reserved

沪ICP备08109710号 沪公网安备 31010402000803号

【网站地图】