ca88

ca88手机客户端(安卓/苹果)CA88会员登录入口

扫一扫,“购”惊喜

ca88手机客户端(安卓/苹果)CA88会员登录入口
当前地位:首页 > 产品中心 > 图文节造器 > BX-6EXPro/6MPro/6KPro > BX-6M0Pro(网+RS232+RS485+WiFi)
ca88手机客户端(安卓/苹果)CA88会员登录入口
ca88手机客户端(安卓/苹果)CA88会员登录入口
ca88手机客户端(安卓/苹果)CA88会员登录入口
ca88手机客户端(安卓/苹果)CA88会员登录入口
ca88手机客户端(安卓/苹果)CA88会员登录入口
ca88手机客户端(安卓/苹果)CA88会员登录入口

BX-6M0Pro(网+RS232+RS485+WiFi)

全职能设计,网络适配性强,强烈推荐在大型集群项目和复杂网络环境中使用。

支持64级灰度,8MByte存储容量,标配WiFi;

大幅提升画面左移快率。支持视频动画,大幅提升全彩显示成效;

板载100M网口+RS232+RS485+USB+WiFi接口;

板载各类传感器接口,板载2位节目选择接口;

U盘超强识读,U盘耽搁线≤15m不变传输;

涂敷UV三防胶,国标双85防护等级,防尘、防潮、防静电、防盐雾;

-40℃~80℃环境温度,3.5V-5.5V宽电压,7*24幼时不休电,≤0.3%故障率。

订单热线:

0512-36912677/88/99

 

新六代图文节造器,“多场景 ? 全职能”,大工程LED显示屏项目专用节造器
切合《T COEMA 102S-2018 异步无灰度LED 显示屏节造器(卡)通用技术要求》

 

极简节造,至美显示
用新六代节造器,LED显示屏更壮丽

 

新六代图文节造器硬软件全面升级
支持64/256级灰度,8/32MByte存储容量
支持炫彩字幕和炫动布景,支持视频动画
大幅提升画面左移快率,大幅提升全彩显示成效
支持NTP校时职能,精准同步功夫
⑴  6MPro蕴含4款型号:6MTPro /6M0Pro /6M1Pro /6M2Pro
     6MPro标配WiFi。支持64级灰度,8MBtye存储容量,大幅提升画面左移快率
     6MPro标配网络加强职能
⑵  6EXPro蕴含4款型号:6E0XPro /6E1XPro /6E2XPro /6E3Pro
     6EXPro选配WiFi。支持256级灰度,32MBtye存储容量,大幅提升画面左移快率
     新增6E0XPro,代替6M3P/6M4P
⑶  新增X-6EXPro双核WiFi节造器,蕴含3款型号:X-6E0XPro /6E1XPro /6E2XPro
     板载50PIN接口,主用于单双色屏,超长超大带载
     支持256级灰度,32MBtye存储容量
⑷  新增X-VQ双核WiFi节造器,蕴含6款型号:X-4VQ256 /4VQ512 /4VQ1024、X-8VQ256 /8VQ512 /8VQ1024
     板载多组75接口,专用于全彩屏,超长超大带载
     支持256级灰度,32MBtye存储容量
⑸  X-WQ单核WiFi节造器全面升级
     板载多组T12或75接口,主用于中幼型单双色屏和全彩屏
     支持64级灰度,4MB存储容量
⑹  6KPro、6XPro、6APro&4G都将大幅提升显示成效,提升机能指标


新六代产品以持续创新和深厚沉淀继承了大型LED集群显示系统和定造开发项目上的优势职位!
新六代产品秉承了ca88“激情 创新 界说美满显示”和“匠心 品位 长期”的产品理想!

技术参数
产品状态 2024年9月投放市场
节造点数

单色32K/双色24K/三基色16K点
显示模式 2048*16 1024*32 672*48 512*64
存储容量 8MByte
节目数量 支持128个节目。特殊需要可定造扩大
区域数量 支持24个区域。特殊需要可定造扩大
区域类型 气象区、图文区、字幕区、炫彩字、素材区、农历区、功夫区、仿照表盘区、正负计时区、传感器区、语音区
边框显示 节眼花彩边框、区域炫彩边框
时钟显示 农历、仿照表盘、中英文时钟、正负计时 (均支持多组显示)
软件职能 分组集群治理/多节目编纂/多区域显示/节目自适应/多种说话版本

 

显示成效
灰度等级 支持0、4、16、64级灰度
显示特效 支持炫彩字幕和炫动布景,支持视频动画
移动滑润性 相较BX-6MP大幅提升画面左移快率
画面不变性 刷新率较高,画面不变
最佳视效带载宽度 ≤2048点

 

模组兼容性
适配模组 各类规格的单色、双基色、三基色LED显示模组
列驱动IC

支持74HC595、通例恒流芯片、双锁存芯片等各类主流LED驱动芯片;不支持PWM芯片
行译码IC 支持常见行译码芯片,支持无译码模组
扫描类型 支持智能描点,支持静态至1/32扫描之间的肆意扫描类型
模组空点 支持肆意空点

 

板载接口
显示接口 2 组 T75+2 组 T08+4 组 T12
通讯接口 板载100M网口+RS232+RS485+USB+WiFi接口;RS232通讯距离≤200m
传感器接口

标配亮度、温度/温湿度传感器接口,标配RS485环境传感器接口
节目选择接口 标配2位节目选择接口,支持表部信号节造4个节目切换播放;可通过IO管脚配置满足更多节目切换需要

 

沉要职能
通讯职能

支持单机直连、局域网和互联网通讯,支持RS232和RS485串行通讯; 支持U盘下载,U盘耽搁线≤7.5m不变传输
标配板载WiFi,支持手机APP,满足无线局域网络利用
通讯加密职能 每个节造器均可设置独立的6位通鸭码。设置密码后,节造器仅支持加密通讯。密码谬误的情况下,回绝所有犯法衔接。
网络自检 IP在线配置和群组设置,MAC矛盾和IP矛盾自动检测
网络加强 隔离网络无效数据,适应忙乱复杂网络(含较多摄像头),通讯更不变
节目群发职能 支持分歧屏幕的节目自适应颁布
节目播放节造

支持节目挨次播放、节目按时播放

标配2位节目选择接口,支持表部信号节造4个节目切换播放
节目播放监看 支持节目播放同步监看职能
继电器开关 不支持
NTP校时 支持NTP校时职能,精准同步功夫
亮度调整职能 16级亮度调整,支持三种亮度调整模式:手动调亮、分时段自动调亮和环境自适应调亮
?仄髦澳 支持节目选择、画面锁定、亮度调整、屏幕开关机、屏幕测试
通例传感器 支持温度、温湿度传感器的便捷接入和显示;支持亮度传感器的便捷接入
Modbus环境传感器

支持风快、风向、空气质量、噪声、大气压力、光照、负氧离子等各类环境传感器

支持氧气、二氧化碳、二氧化硫等各类气体传感器,支持雷达测快、水位、雨量、泥土等各类传感器
气象预报职能 支持国内国表气象预报,国表超过21000个城市,国内支持到所有县区
信息动态刷新 不支持
语音播报职能 不支持
屏参快配职能 支吃炝幕配置参数的保留与回读
肆意排版职能 全能编纂器便捷支持蒙古文、希伯来文、阿拉伯文等肆意排版规定,轻松实现横屏竖排
二次开发

提供支持WINDOWS/LINUX/ANDROID/iOS 等重要操作系统的二次开发包,蕴含各类动态库、通讯和谈、测试例程等

支持JAVA/C/C++/C#/Delphi等主流编程说话,支持用户在各类平台进行二次开发,最大水平满足用户的个性化定造
云利用和信息安全

提供配套的专业级云平台颁布软件和手机App,通过国度信息安全等级;と度现

具备用户实名认证、多级角色权限治理、节目编纂/审核/颁布、显示屏自适应节目颁布等职能

具备远程LED显示屏治理职能、显示屏状态监测职能,具备节目颁布报表天生、屏幕信息在线监控、应急多级审核机造的信息安全保险职能

 

系统升级和守护
平台升级守护 iLEDCloud云平台和iLEDSys平台支持在线升级;
固件升级职能 支持底层软件在线升级,极风雅便了系统开发、守护和职能升级,

为客户有效节约成本,降低项目风险;

 

电气参数
工作电压

5V(3.5V~5.5V宽工作电压)

切合《T COEMA 102S-2018 异步无灰度LED 显示屏节造器(卡)通用技术要求》,C级达标
额定功率 ≤2W

 

环境适应性
环境温度

环境温度-40℃~80℃不变工作

切合《T COEMA 102S-2018 异步无灰度LED 显示屏节造器(卡)通用技术要求》,C级达标
防盐雾等级

满足海边500米使用环境要求

切合《T COEMA 102S-2018 异步无灰度LED 显示屏节造器(卡)通用技术要求》,C级达标

 

电磁兼容性
无线电骚扰

对节造器的电源端子、网口和串口进行无线电骚扰检测

切合《GB/T 9254.1-2021 信息技术设备、多媒体设备和接管机电磁兼容第一部门发射要求》界说的骚扰限值
静电放电抗扰度

对节造器的网口、串口、USB口、传感器接口、I/O节造接口进行浪涌冲击检测
通过《GB/T 17626.2-2018 电磁兼容 试验和丈量技术 静电放电抗扰度试验》试验等级4级,接触放电8KV的测试
浪涌冲击抗扰度

对节造器的电源端子和网口进行浪涌冲击检测

通过《GB/T 17626.5-2019 电磁兼容试验和丈量技术浪涌(冲击)抗扰度试验》试验等级4级,测试电压4KV的测试

 

品质保险
品质尺度

7*24幼时不休电,故障率≤0.3%
结构防护 精造塑壳托架,满足绝缘、防腐、防静电、耐凹凸温、阻燃、环保等要求,直接上屏装置;
表表防护 所有元器件表表涂覆UV三防胶,国标双85防护等级,防尘、防潮、防静电、防盐雾。

 

终端治理和自动节造
网络通讯 支持局域网和互联网
治理设备 PC、Android、ios等智能终端设备
远程节造 系统参数配置、节目发送更新、节目播放节造、亮度自动调整、按时开关显示屏
节目群发 支持分歧屏幕的节目自适应颁布
治理软件

Ledshow Suite图文编纂软件(PC软件)
LedSuite手机APP(Android版、ios版)
支持云治理:iLEDCloud信息颁布云平台、 iLEDSys信息颁布平台(企业版/独立布署)
文件名称 技术注明 下载次数 下载 网盘下载
底层软件升级法式 BX-6MPro系列

版本号:V20251222

1202
BX-6MPro系列 规格书

版本号:20240827

1550

Copyright (C) 2008 Shanghai ONBON Technology Co.,Inc Web all rights reserved

沪ICP备08109710号 沪公网安备 31010402000803号

【网站地图】