ca88

ca88手机客户端(安卓/苹果)CA88会员登录入口

扫一扫 ,“购”惊喜

ca88手机客户端(安卓/苹果)CA88会员登录入口
当前地位:首页 > 产品中心 > 视频处置设备 > 二画面视频节造器 > OVP-K12P 二画面 12千兆网口
ca88手机客户端(安卓/苹果)CA88会员登录入口
ca88手机客户端(安卓/苹果)CA88会员登录入口
ca88手机客户端(安卓/苹果)CA88会员登录入口
ca88手机客户端(安卓/苹果)CA88会员登录入口

OVP-K12P 二画面 12千兆网口

OVP-K12P面向大型酒店、高端会议、酒吧KTV蹬爪用领域 ,支持2画面显示和肆意布局。支持4Kx2K@60Hz图像处置和拼接。设备集成12千兆网口大发送 ,支持4K点对点输出 ,支持LED显示屏的远程守护。

最大带载786万像素 ,宽度≤16000 ,高度≤3840;

输入接口:HDMI1.4*1、HDMI2.0*1、DP1.2*1、VGA*1 ,支持2路4Kx2K@60Hz;

标配2.0"液晶屏 ,支持多说话菜单界面(中文、英文、俄文、越南语);

标配RS232节造接口 ,可接入中控设备;

选配WiFi ? ,方便App调试和操控;

1U机箱 ,沉量≤3.7KG。

订单热线:

0512-36912677/88/99

OVP-KP职能个性
支持4K×2K@60Hz点对点输出;(支持尺度分辨率和部门自界说分辨率 ,宽度≤3840 ,高度≤2160)
标配RS232中控接口 ,选配WiFi ? , 标配音频输入输出接口;
支持多说话菜单界面(中文、英文、俄文、越南语);
支持租赁屏的智能调屏和工作计时。

支持输入视频源按时切换;
支持设备输出信号的开启和关关;
支持自界说分辨率;
支持对输入视频源画面进行截取、部门显示;
支持输入自适应信号源分辨率;
支持输出自适应显示屏参数配置;
支持输入和输出信号热备份;
可预存16种用户模式供用户急剧挪用;
支持底层软件和FPGA固件在线升级 ,极风雅便了系统开发、守护和职能升级。

-30℃~70℃ 环境温度下不变工作
抗8KV接触放电 ,超强抗浪涌冲击能力 ,更低故障

 

产品检测和资质认证
OVP产品通过国度自愿性产品认证试验 ,经过安全测试和电磁兼容性测试 ,获得CQC认证证书;
OVP产品通过欧盟强造性产品认证试验 ,经过安全测试和电磁兼容性测试 ,获得CE认证证书;
OVP产品通过了中国ROHS2.0《电器电子产品有害物质限度使用治理法子》和GB/T 26572-2011的6项划定检测;
OVP产品通过了欧盟ROHS《关于限度在电子电器设备中使用某些有害成分的指令》的10项划定检测。

视频输入源
HDMI1.4*1 VESA尺度:1920×1080@60Hz向下兼容 ,支持HDMI 1.4
HDMI2.0×1 VESA尺度:3840x2160@60Hz向下兼容 ,HDMI 2.0
DP1.2*1 VESA 尺度:3840×2160@60Hz向下兼容 ,DP1.2
VGA×1 VESA尺度:1600×1200@75Hz向下兼容

 

视频输出端口
NET×12

12千兆网口输出 ,通过网线衔接LED显示屏 ,直衔接管卡;

最大带载786万像素 ,宽度≤16000 ,高度≤3840;

 

音频输入/输出端口
HDMI音频 HDMI视频输入端口内嵌
AUDIO_IN 3.5mm仿照音频输入接口
AUDIO_OUT 3.5mm仿照音频输出接口

 

节造接口
COM

USB节造接口
LAN 网络节造接口
WIFI(选配) 支持手机App调试和操控
RS232 中控接口

 

沉要职能
通讯职能 支持串口通讯 ,支持局域网通讯和IP地址配置 ,标配RS232中控接口 ,选配无线WiFi ,支持手机App调试和操控 ,
实现OVP视频设备的有关参数设置和职能配置 ,实现对LED显示屏的参数设置
打算工作 支持输入视频源按时切换
租赁屏职能 支持租赁屏的智能调屏和工作计时
多说话界面 液晶菜单支持中文、英文、俄文、越南语共4种说话界面
开机LOGO 支持默认、自界说和无LOGO三种选项
智能配置 支持依照LED显示屏分辨率自动实现设备参数适配
多画面职能 支持双画面显示
图像镜像职能

支持水平镜像、垂直镜像、水平垂直镜像
画面截取职能 支持对输入视频源画面进行截取、部门显示
点对点职能 支持4K×2K@60Hz点对点输出 ,支持尺度分辨率和部门自界说分辨率 ?矶≤3840 ,高度≤2160
把稳:使用4K点对点输出职能时 ,请选择较高配置的显卡和电脑!
亮度调整 支持100级亮度调整
EDID设置 支持HDMI、DP自界说输入分辨率
VGA校对 支持VGA调整和VGA ADC校对
输出节造 支持设备输出信号的开启和关关
色温调节

预设天然、偏暖、偏冷三种显示成效 ,用户亦可自界说色温
画质调节  预设明亮/柔和2种画质模式
用户模式 支持预存8个用户模式 ,支持便捷的场景切换
热备份职能

支持输入和输出画面热备份职能
工厂复位

支持设备复原出厂设置
按键锁 支持对设备面板设置按键锁定和按键解锁状态 ,预防误操作
工程锁 支持对设备设置工程锁

 

系统升级和守护
固件升级职能

支持底层软件和FPGA固件在线升级 ,极风雅便了系统开发、守护和职能升级 ,

为客户有效节约成本 ,降低项目风险

 

整机规范
输入电压 100-240V~50/60Hz
额定功率 ≤50W
操控方式 液晶菜单、面板按键、BxSetPro调试软件
液晶屏   2.0”彩色液晶屏 ,分辨率320×240
装箱配件

3Pin主机电源线1.5M*1, 六类软网线1.5M*1,USB-A-B线1.5M*1,  HDMI2.0软线1.5M*2,  HDMI-DVI转接头*1
机箱 金刚黑 铝面板 1U尺度工业机箱
尺寸 482.6mm×230mm×44mm
沉量 ≤3.7KG

 

环境适应性
工作温度

-30℃~70℃
环境湿度

15%~85%

 

电磁兼容性
无线电骚扰和抗扰度

对OVP设备的电源端口、HDMI接口、DVI接口、VGA接口进行无线电骚扰检测。

切合《GB/T 9254.1-2021 信息技术设备、多媒体设备和接管机 电磁兼容 第一部门 发射要求》界说的骚扰限值。

骚扰检测切合欧盟《EN 55032:2015 多媒体设备的电磁兼容性》的划定要求。

骚扰抗扰度检测切合《ICE/EN 61000 电磁兼容性》的划定要求。
静电放电抗扰度

对OVP设备的USB口、HDMI接口、DVI接口、VGA接口进行静电放电抗扰度检测。

试验等级4级 ,接触放电8KV。

切合《GB/T17626.2-2018电磁兼容试验和丈量技术静电放电抗扰度试验》的划定要求。

切合《ICE/EN 61000-4-2》的划定要求。
浪涌冲击抗扰度

对OVP设备的电源端口和网口进行浪涌冲击检测。

试验等级4级 ,测试电压4KV。

切合《GB/T 17626.5-2019电磁兼容试验和丈量技术浪涌(冲击)抗扰度试验》的划定要求。

切合《ICE/EN 61000-4-5》的划定要求。
文件名称 技术注明 下载次数 下载 网盘下载
OVP K系列REV.D 规格书

版本号:20251121

94

Copyright (C) 2008 Shanghai ONBON Technology Co.,Inc Web all rights reserved

沪ICP备08109710号 沪公网安备 31010402000803号

【网站地图】